\hypertarget{group__cryptographic__constants}{}\section{Crytographic Contants}
\label{group__cryptographic__constants}\index{Crytographic Contants@{Crytographic Contants}}
\subsection*{Variables}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\hypertarget{group__cryptographic__constants_ga3e258a2c4d9e99eb43a97e7bf1dbe870}{}const \hyperlink{group__cryptographic__constants_ga3e258a2c4d9e99eb43a97e7bf1dbe870}{Qore\+::\+Default\+I\+V} = $<$0000000000000000$>$\label{group__cryptographic__constants_ga3e258a2c4d9e99eb43a97e7bf1dbe870}

\begin{DoxyCompactList}\small\item\em The default initialization vector is simply a 8-\/byte string of nulls. \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Detailed Description}
Cryptographic constants 
